\documentclass[12pt,a4paper,dvipdfm]{article}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{graphics}
\usepackage{amsmath}
\RequirePackage{lscape}
\usepackage{amsmath}
\DeclareGraphicsRule{.wmf}{bmp}{}{}% declare WMF filename extension


%\setlength{\voffset}{-1.5in}
%\setlength{\hoffset}{-1.5in}
%\setlength{\topmargin}{20mm}
%\setlength{\oddsidemargin}{30mm}
\newcommand{\R}{{\normalfont\textsf{R}}{}}
\newcommand{\nlme}{{\normalfont\textsf{nlme}}{}}

\usepackage[dvipdfm]{hyperref}
%\usepackage[dvips]
                           
\usepackage[brazil,brazilian]{babel}
\usepackage{color,enumerate,longtable}
\usepackage{html,url}

\pagestyle{myheadings}\markright{Projeto Modernização do Ensino de Graduação - Coordenação de Estatística}
\setlength{\headheight}{0.3cm}   %Altura (comprimento) do cabeçalho(n.pagina)
\setlength{\headsep}{0.5cm}      %distância cabeç(n.pagina)ao início do texto
\setlength{\topskip}{1.0cm}            %dist. do inicio texto a primeira linha
\setlength{\topmargin}{2.0cm}        %margem superior(acima n.pagina)
\renewcommand{\baselinestretch}{1.2} %espaço entre linhas
\setlength{\footskip}{1.0cm}   
\setlength{\voffset}{-2.54cm}    %Zerando margem superior(pois já tem 2.54cm) 
\setlength{\hoffset}{-2.54cm}    %Zerando margem esquerda(pois já tem 2.54cm)
\setlength{\parskip}{0.3cm}      % espaço entre paragrafos
\setlength{\textwidth}{15.0cm}
\setlength{\textheight}{24.0cm}
\setlength{\parindent}{1.0cm}
\def\tablename{Quadro}
\setlength{\oddsidemargin}{3cm}
\setlength{\evensidemargin}{3cm}
\def\listtablename{\begin{center}{\bf Lista de Tabelas}\end{center}}
\def\listfigurename{\begin{center}{\bf Lista de Figuras}\end{center}}
\def\figurename{{\bf Figura }}%
\def\tablename{{\bf Tabela}}   
\def\abstractname{{\bf Resumo}}%
\def\refname{Referências Bibliográficas}%
\def\contentsname{\begin{center}\vspace*{-2cm}\large\bf SUM\'ARIO\vspace*{1cm}
\end{center} }
\newcommand{\D}{\displaystyle}

\title{Projeto de Aquisição de Recursos Computacionais Para o Ensino de Estatística na Graduação}
\author{Coordenação do Curso de Estatística da UFPR}
\date{06 de março de 2007}

\begin{document}

\maketitle

\section{Introdução e Justificativa}

Através deste documento, apresentamos um projeto para aquisição de material para modernizar o
ensino de estatística para o curso de graduação em estatística da UFPR, ampliando a capacidade do 
número de computadores alocados no LABEST (Laboratório de Estatística) e disponibilizando uma quantidade maior de equipamentos de multimídia para os professores. 

A adoção do Processo Estendido para entrada de alunos no curso de graduação em estatística foi uma medida efetiva na redução da evasão de alunos no Bacharelado de Estatística da UFPR. Embora estejamos no segundo ano de experiência, é nítida a mudança de atitude dos alunos em relação às dificuldades do Curso. A competitividade imposta pelos critérios de seleção e a possibilidade de conviver no meio universitário funcionam como estímulos naturais aos alunos.

Entretanto, na atual condição de Coordenador do Curso de Estatística, entendo que o atual formato do processo estendido apresenta ainda algumas deficiências. Dentre elas o grande número de alunos na sala de aula (aproximadamente 90 por turma) que dificulta o uso de recursos audiovisuais, especialmente os laboratórios de ensino.

O conteúdo das disciplinas do Processo Estendido englobam técnicas estatísticas descritivas, a saber: gráficos, tabelas e medidas numéricas. A ausência de recursos audiovisuais adequados impõe uma grande dificuldade na assimilação destas técnicas pelos alunos.

Embora estas disciplinas, com esta grande quantidade de alunos, sejam ministradas somente durante o primeiro semestre de cada ano, medidas para a redução da evasão devem ser aplicadas de forma continuada. O ingresso de 66 alunos no Curso de Estatística com disciplinas de teor computacional requer a constante atualização dos equipamentos e o aumento do uso de recursos audiovisuais.

\section{Objetivos}

O objetivo deste projeto é modernizar o ensino da estatística com aquisição de projetor multimídia portátil para ser deslocado com facilidade entre as salas utilizadas pelas disciplinas do Curso de Estatística, impressora a laser para atender a demanda da coordenação do curso de estatística e um switch para o LABEST (Laboratório de Estatística).

\section{Material}

Os itens listados abaixo foram cotados segundo 
PROCESSO Nº 45.648/2006-31
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2006

\begin{itemize}


\item item13
IMPRESSORA LASER COLORIDA
Velocidade de Impressão em Cores Até 10 ppm (MÍNIMO)
Velocidade de Impressão, em Preto, Normal
Até 12 ppm em preto (MÍNIMO)
Ciclo de trabalho Até 35000 páginas por mês
Resolução 1200 x 1200 dpi
Resolução em Cores Até 600 x 600 dpi (MÍNIMO)
Impressão frente e verso  Automática (padrão) (OPCIONAL)
Manuseio de Papel Até 250 folhas (padrão) (MÍNIMO)
Capacidade de Saída, Máxima Até 125 folhas (MÍNIMO)
Mídia recomendada Papel (bond,  folheto, colorido, lustroso, timbrado, fotográfico, Comum,  pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, resistente), transparências, etiquetas
Cartuchos de Impressão, Padrão 4 (1 preto, ciano, magenta, amarelo)
Cores do Cartucho da Impressora Preto, ciano, magenta, amarelo
Pronto para Rede Padrão
Conectividade Porta USB de alta velocidade; servidor de impressão integrado Fast Ethernet
Portas E/S Externas 1 USB, 1 Ethernet
Memória Padrão 64 MB (MÍNIMO)
Tipos de caracteres 80 fontes TrueType?  redimensionáveis
Compatível com Sistemas operacionais: MS-Windows e Linux.
Alimentação 110 a 127 VAC (+/- 10\%), 60 Hz (+/- 3 Hz)
Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica local
30
{\bf 1.117,80}

\item item24 SWITCH
Gerenciavel 19, 24 Portas 10/100Mbps auto-sense, com 02 Portas Stacking e mais 02 Portas Giga (RJ-45/SFP), acompanhado de modulo Mini gbic SFP ?1000 base SX, 550M.
53
{\bf 1.807,66}


\item item28 PROJETOR MULTIMÍDIA
Especificações: mínimas  2000 ANSI Lumens SVGA 800 x 600; Outras resoluções suportadas: 1280 x 1024, 4024 x 768, 640 x 480; Contraste 500: 1; Controle remoto com todas as funções incluindo mause, apontadores, mudança entre vìdeo e computador, Zoom, menu de ajustes; 36 db (alta luminosidade) 28 db (baixa luminosidade); projeção frontal, posterior, inversa e de teto; Compatível com os  formatos: VGA, SVGA, XGA, para que se possa  conectar a qualquer PC; Games, PC, MAC, TV digital (HDTV), Receptor de Satélite, cabo, cine, sRGB Normal, apresentação e reunião; Lâmpada 2000h (alta luminosidade), 3000H (baixa luminosidade); Lentes F-number = 1,4 Zoom Digital 1,0  1,35 Foco Manual: Cartão de som 1 Wat; Distância de projeção 0,88 mts a 12,1 mts; Cabo VGA; Cabo de Energia; Bolsa para transporte; Controle Remoto.
100
{\bf 2.629,00}

\end{itemize}

\section{Cronograma de  Execução}

Todo material acima é de uso emergencial, portanto tão logo sejam adquiridos pelos procedimentos usuais da universidade, serão colocados à disposição para uso dos docentes e alunos do Curso de Estatística.  A impressora será colocada na sala da Coordenação de Estatística para que os alunos possam ser atendido.

\vspace{0.3cm}

\begin{center}
\vspace{0.3cm}
 Joel Maurício Corrêa da Rosa

\vspace{0.3cm}
Coordenador do Curso de Estatística da Universidade Federal do Paraná
\vspace{0.1cm}
Curitiba, 06 de março de 2007

\end{center}

\end{document}
